y -4 -2 0 2 4

(b) y/d_ϕσd

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

Corr. syst. uncert. 3.9%

Corr. syst. uncert. 3.6%

)^-μ^+μ→ϕ

Data ( )^-K^+ K →ϕ Data ( HIJING DPMJET

= 5.02 TeV NNs ALICE p-Pb c < 7 GeV/ Tp 1 <